\documentclass[11pt]{article}
\input{preamble.tex}

% ----------------- Song Metadata -----------------
\newcommand{\songID}{M-039}
\newcommand{\songName}{Milosť už prší}
\newcommand{\origSongName}{Send your rain}
\newcommand{\categories}{detské, prijímanie, adorácia, veľká noc, k Duchu Svätému}
\newcommand{\artistName}{Neznámy}
\newcommand{\origArtistName}{D. Ruis}
\newcommand{\versionName}{}
\setboolean{showchords}{True}
\begin{document}

\noindent
\begin{minipage}[t]{0.8\textwidth}
    % Main title
    \begin{minipage}[t]{\textwidth}
        \raggedright % Ensures left alignment without stretching
        \songTitleStyle{\songName}%
    \end{minipage}

    % Artist line
    \artistLine

    % Categories
    \categoryTags

    % Divider line
    \vspace{3pt}
    \tikz{\draw[gray!40, line width=1.7pt] (0,0) -- (\linewidth,0);}
\end{minipage}%
\hfill
\songHeaderBox
\vspace{5pt}

\begin{spacing}{1.3}

\verseblock{
/: \chord{C}Milosť už \chord{F}prší, už \chord{C}prší, už \chord{G}prší. \linebreak 
 \chord{C}Milosť už \chord{F}prší, ako \chord{a}jarný \chord{G}dážď. \linebreak 
 \chord{C}Milosť už \chord{F}prší, už \chord{C}prší na \chord{G}každého \chord{C}z n\chord{F}ás\chord{a}.  \chord{G}  :/
}

\chorusblock{
/: \chord{C}Hej \chord{G}hou, prijímam \chord{F}tvoju \chord{G}lásku. \linebreak 
 \chord{C}Hej \chord{G}hou, prijímam \chord{F}tvoju \chord{G}moc. \linebreak 
 \chord{C}Hej \chord{G}hou, budem \chord{F}spievať \chord{G}tebe nave\chord{C}ky\chord{F}. \chord{a}  \chord{G}  :/
}

\end{spacing}

\end{document}